#include<stdio.h>

int Pot2(int n){
	int F;
	if(n==1){
		F=2;
	}else{
		F=2*Pot2(n-1);
	}
	return F;
}

int main(void){
	int n;
	scanf("%d", &n);
	printf("%d\n", Pot2(n));
	return 0;
}
